m_H (GeV)

L_{min} per experiment (pb^{-1})

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

50 60 70 80 90 100 110

LEP combined 5σ discovery

E_{CM}=200 GeV

E_{CM}=185 GeV

E_{CM}=192 GeV

150 pb^{-1} per expt.

(E. Gross, (also P.Teixeira-Dias))