E_{CM} / GeV α parameter error (one expt)

500 pb^{-1} ideal qqeν+qqμν

(fit to cosθ, cosθ^*_l, ϕ^*_l)

α_{Bϕ} precision α_W precision α_{Wϕ} precision

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.18 0.2

170 175 180 185 190 195 200